C:\GFACAD\DRAWINGS\EXAMPLE1\                                   !
STANDARD
OUTLINED
ITALIC
GFA_16T2
GFA_17T2
ETECHNIC

N24X24
System
Fixed
Courier
Roman
Helv
Modern
Script
Symbol
STOCK.DBF
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
   12
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
   16
0.000
0.64
0.64
128000.0
1.000
1.000
1.000
1.000
TYP
VALUE
TECH_DATA
PARTNO
?4
?5
?6
?7
?8
?9
R=Resistor
C=Capacitor
L=Coil
Tr=Transformer
XR=Relay
T=Transistor
D=Diode
I=IC
MP=Flagpoint
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
